LIBRARY	fuse

EXPORTS

; Optionals
fuse_opt_parse
fuse_opt_add_opt
fuse_opt_add_arg
fuse_opt_insert_arg
fuse_opt_free_args
fuse_opt_match

; Main FUSE
fuse_new
fuse_destroy
fuse_loop
fuse_exit
fuse_is_lib_option
fuse_loop_mt
fuse_get_context
fuse_interrupted
fuse_main_real

fuse_setup
fuse_teardown
fuse_get_session

; Stacking
;fuse_fs_getattr
;fuse_fs_fgetattr
;fuse_fs_rename
;fuse_fs_unlink
;fuse_fs_rmdir
;fuse_fs_symlink
;fuse_fs_link
;fuse_fs_release
;fuse_fs_open
;fuse_fs_read
;fuse_fs_write
;fuse_fs_fsync
;fuse_fs_flush
;fuse_fs_statfs
;fuse_fs_opendir
;fuse_fs_readdir
;fuse_fs_fsyncdir
;fuse_fs_releasedir
;fuse_fs_create
;fuse_fs_lock
;fuse_fs_chmod
;fuse_fs_chown
;fuse_fs_truncate
;fuse_fs_ftruncate
;fuse_fs_utimens
;fuse_fs_access
;fuse_fs_readlink
;fuse_fs_mknod
;fuse_fs_mkdir
;fuse_fs_setxattr
;fuse_fs_getxattr
;fuse_fs_listxattr
;fuse_fs_removexattr
;fuse_fs_bmap
;fuse_fs_init
;fuse_fs_destroy

; Modules
;fuse_fs_new
;fuse_register_module

; Fuse Common
fuse_mount
fuse_unmount
fuse_parse_cmdline
fuse_daemonize
fuse_version
fuse_set_signal_handlers
fuse_remove_signal_handlers

; Win32 Helpers
win32_error_to_errno
errno_to_win32_error
convert_args
free_converted_args
